CPS479 Demo Grading Form

Spring96

Date:

Group Name Demo Platform Functionality Complete Most Half Unsatisfactory Integration Task1

Task2

Task3

Task4

Integration

Ease of Use Very Somewhat Easy

Somewhat Challenging

Extremely Challenging

Impossible

User-Friendliness Very Somewhat Somewhat not Frustrating Unable to use

Online Help Very Useful Somewhat Somewhat not Little Assistance

Useless

Test Data Unexpected Data All Expected Data

Most of Expected Data

Some of Expected Data

None

General Capabilities Load External Files Generate Ext. Files

Correct Graphics Generation

Performance Robust

Comments: